娱乐宝app(中国)官方网站

策略游戏三国欢迎您到访!

快速咨询热线0379-63188978 13721600873

行业新闻

娱乐宝app(中国)官方网站:新闻资讯

策略游戏三国

快速咨询热线

0379-63188978

策略游戏三国

手机:13721600873

固话:0379-63188978

地址:洛阳市西工区紫金城二楼B04-2269

乘车路线:乘坐16路;27路;37路;98路到陇海铁路立交桥南下车

行业新闻
当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

选购工业止回阀,这些内容需注意

发布时间:2020-02-28作者:点击:6209字号:

  工业止回阀通常安装在泵送系统的排放管道中,以确保被泵输送的介质不会回流。因此,在选购的时候,可是要多多的注意的,下面,远大阀门的工作人员这就来跟大家说说吧!

  据了解,在选择工业止回阀之前,首先,要确定工艺要求,即确定现场管道内的压力、流量。然后,根据管道的口径以及现场工况,选择工业止回阀的类型,并结合工艺参数来选择阀门,同时根据阀门的安装位置决定是否需要加装加长管。

  其次,根据传动形式选择工业止回阀的传动机构,而水厂的蝶阀阀门多以多回转的转动机构为主,闸板阀阀门则是直行程的传动机构。

  再者,确定控制方式,对于气控系统就是气缸与配套传动机构选择,对于电控系统则是电动执行机构选择。对于电动执行机构的选择要根据工业止回阀要求的全行程时间、阀门的扭矩等参数,确定传动机构的速比和输出力矩,接口类型,确定电动机的转速、功率等。

  以上便是远大阀门为大家收集整理的关于工业止回阀的选购须知了,如有需求,欢迎咨询:137-2160-0873(孙经理)!

  以上内容来源于远大阀门集团河南总代理官网:



分享到:0 用手机看
#

娱乐宝app(中国)官方网站:拍下二维码,信息随身看

试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

地址:洛阳市西工区紫金城二楼B04-2269
乘车路线:乘坐16路;27路;37路;98路到陇海铁路立交桥南下车

策略游戏三国

全国24小时服务热线13721600873

娱乐宝app(中国)官方网站IOS安卓手机APP下载